\markboth{}{}
\small
\section*{Zusammenfassung}
Der Pool Video Switch (PVS) ist eine Applikation, die seit einiger Zeit im Zuge des OpenSLX-Projekts am Rechenzentrum der Universität Freiburg und am Lehrstuhl für Kommunikationssysteme entwickelt wird.

Inzwischen liegt die Version 3 vor.


\normalsize
\newpage
